HTTP(S) を使用して ClickHouse に接続するには、以下の情報が必要です：

- **HOST と PORT**: 通常、TLS を使用する場合のポートは 8443、TLS を使用しない場合は 8123 です。

- **データベース名**: デフォルトで `default` という名前のデータベースがありますが、接続したいデータベースの名前を使用してください。

- **ユーザー名とパスワード**: デフォルトでユーザー名は `default` です。使用ケースに適したユーザー名を使用してください。

ClickHouse Cloud サービスの詳細は、ClickHouse Cloud コンソールで確認できます。 接続するサービスを選択し、**接続** をクリックします:

![ClickHouse Cloud service connect button](@site/docs/ja/_snippets/images/cloud-connect-button.png)

**HTTPS** を選択すると、サンプルの `curl` コマンドで詳細が確認できます。

![ClickHouse Cloud HTTPS connection details](@site/docs/ja/_snippets/images/connection-details-https.png)

セルフマネージドの ClickHouse を使用している場合、接続の詳細は ClickHouse 管理者によって設定されます。
