SELECT toInt64(inf); -- { serverError 70 }
SELECT toInt128(inf); -- { serverError 70 }
SELECT toInt256(inf); -- { serverError 70 }
SELECT toInt64(nan); -- { serverError 70 }
SELECT toInt128(nan); -- { serverError 70 }
SELECT toInt256(nan); -- { serverError 70 }
SELECT toUInt64(inf); -- { serverError 70 }
SELECT toUInt256(inf); -- { serverError 70 }
SELECT toUInt64(nan); -- { serverError 70 }
SELECT toUInt256(nan); -- { serverError 70 }
